

export const dynamicsManual = {
  title: 'Efeitos Dinâmicos e Ressonância (Seção 9 e Anexo G)',
  intro: 'Explicação detalhada dos fenômenos dinâmicos induzidos pelo vento, com foco especial no desprendimento de vórtices (Vortex Shedding).',
  sections: [
    {
      title: '1. Desprendimento de Vórtices (Vortex Shedding)',
      content: (
        <div className="flex flex-col gap-3">
          <p>
            Quando o vento sopra perpendicularmente a um obstáculo cilíndrico (como uma chaminé ou torre), o fluxo de ar se divide e cria redemoinhos alternados na traseira da estrutura.
          </p>
          <p>
            Estes redemoinhos, conhecidos como <strong>Vórtices de Von Kármán</strong>, geram forças de sucção alternadas nas laterais perpendiculares à direção do vento. Como consequência, o cilindro sofre forças dinâmicas oscilantes transversais.
          </p>
        </div>
      ),
    },
    {
      title: '2. Velocidade Crítica de Ressonância (Vcr)',
      content: (
        <div className="flex flex-col gap-3">
          <p>
            A frequência na qual os vórtices se desprendem é dada por:
          </p>
          <div className="bg-muted/50 p-4 rounded-lg font-mono text-sm border border-border">
            f = St · V / D
          </div>
          <p>
            Onde <strong>St</strong> é o número de Strouhal (adimensional, geralmente 0.2 para cilindros), <strong>V</strong> é a velocidade do vento e <strong>D</strong> é o diâmetro.
          </p>
          <p>
            Se a frequência de descolamento de vórtices se igualar a uma das frequências naturais da estrutura (<strong>fn</strong>), ocorre o fenômeno de **ressonância**, gerando grandes amplitudes de oscilação. A velocidade do vento que ativa a ressonância é chamada de **Velocidade Crítica (Vcr)**:
          </p>
          <div className="bg-muted/50 p-4 rounded-lg font-mono text-sm border border-border">
            Vcr = fn · D / St
          </div>
        </div>
      ),
    },
    {
      title: '3. Parâmetros Chave',
      content: (
        <div className="overflow-x-auto">
          <table className="min-w-full divide-y divide-border text-sm">
            <thead>
              <tr className="border-b">
                <th className="text-left py-2 font-semibold">Parâmetro</th>
                <th className="text-left py-2 font-semibold">Descrição</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody className="divide-y divide-border">
              <tr>
                <td className="py-2 font-mono font-semibold">St (Strouhal)</td>
                <td className="py-2">Número adimensional que depende da geometria da seção. Para cilindro liso, St = 0.2.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td className="py-2 font-mono font-semibold">fn (Frequência)</td>
                <td className="py-2">Frequência natural de vibração da estrutura (em Hz). Estruturas mais esbeltas têm fn menor.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td className="py-2 font-mono font-semibold">Vcr (Vel. Crítica)</td>
                <td className="py-2">Velocidade em que os esforços alternados dos vórtices entram em ressonância com a estrutura.</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      ),
    },
  ],
};
