

export const vaultManual = {
  title: 'Abóbadas Cilíndricas (Tabela 15 - Seção 6.2)',
  intro: 'Coeficientes de pressão externa para coberturas cilíndricas convexas (abóbadas) assentadas diretamente no solo ou elevadas.',
  sections: [
    {
      title: '1. Geometria da Abóbada',
      content: (
        <div className="flex flex-col gap-3">
          <p>
            O fluxo de vento sobre abóbadas é fortemente influenciado pelas relações geométricas:
          </p>
          <ul className="list-disc pl-5 space-y-1">
            <li><strong>f (flecha):</strong> Altura do arco da abóbada.</li>
            <li><strong>d (vão):</strong> Largura da projeção horizontal da abóbada.</li>
            <li><strong>h (altura da parede de suporte):</strong> Se a abóbada estiver assentada diretamente no solo, h = 0. Se estiver elevada, h representa a altura da parede.</li>
          </ul>
        </div>
      ),
    },
    {
      title: '2. Distribuição de Pressões (Cpe)',
      content: (
        <div className="flex flex-col gap-3">
          <p>
            O perfil curvo da abóbada atua como um aerofólio (perfil de asa), gerando aceleração acentuada do ar no topo:
          </p>
          <ul className="list-disc pl-5 space-y-1">
            <li>
              <strong>Barlavento (início do arco):</strong> Pode sofrer pressão positiva se a parede frontal for alta, ou sucção leve caso o vento deslize suavemente pela curvatura suave.
            </li>
            <li>
              <strong>Topo (Zona Central):</strong> É a região de maior aceleração do fluxo de vento. Sofre uma sucção fortíssima (Cpe muito negativo), tendendo a puxar a cobertura para cima.
            </li>
            <li>
              <strong>Sotavento (fim do arco):</strong> O fluxo descola da abóbada, gerando uma zona de recirculação com sucção constante, embora de menor magnitude que no topo.
            </li>
          </ul>
        </div>
      ),
    },
  ],
};
